en	warning
hr	Upozorenje

en	timesheet.stop.success
hr	Snimanje vremena je prekinuto

en	timesheet.stop.error
hr	Snimanje vremena se nije moglo prekinuti

en	timesheet.start.success
hr	Snimanja vremena je pokrenuto

en	timesheet.start.error
hr	Snimanje vremena se nije moglo pokrenuti

en	timesheet.start.exceeded_limit
hr	Dosegnut je maksimalni broj aktivnih snimanja vremena. Najprije prekini barem jedno mjerenje vremena.

en	timesheet.locked.warning
hr	Uređuješ izvezeni zapis

en	action.update.success
hr	Promjene spremljene

en	action.update.error
hr	Promjene se nisu mogle spremiti: %reason%

en	action.delete.success
hr	Unos je izbrisan

en	action.delete.error
hr	Unos se nisu mogao izbrisati: %reason%

en	invoice.first_template
hr	Najprije stvori predložak računa

en	action.upload.error
hr	Datoteka se nije mogla prenijeti ili spremiti: %reason%

en	action.csrf.error
hr	Radnja se nije mogla izvesti: nevažeći sigurnosni token.